BOCM-20120105-21
Comunidad de Madrid
Consejería de Sanidad
RESOLUCIÓN
2012/01/05

Convocatoria contrato – Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, de suministros PA 2012-0-7, “Material sanitario: Sellante quirúrgico y hemostáticos”; PA 2012-0-13, “Implantes para cirugía vascular”; PA 2012-0-18, “Material sanitario para cirugía extracorpórea”; PA 2012-0-22, “Material laboratorio: Para realización de citología líquida”; PA 2012-0-23, “Material laboratorio: Determinaciones analíticas por citometría de flujo”
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
4
4
4
https://bocm.es/2012-01-05-4040120120037
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/01/05/BOCM-20120105-21.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/01/05/BOCM-20120105-21.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/01/05/BOCM-20120105-21.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/01/05/BOCM-20120105-21.epub
I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE SANIDAD
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
RESOLUCIÓN
I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE SANIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
21
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, de suministros PA 2012-0-7, “Material sanitario: Sellante quirúrgico y hemostáticos”; PA 2012-0-13, “Implantes para cirugía vascular”; PA 2012-0-18, “Material sanitario para cirugía extracorpórea”; PA 2012-0-22, “Material laboratorio: Para realización de citología líquida”; PA 2012-0-23, “Material laboratorio: Determinaciones analíticas por citometría de flujo”. 1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “La Paz”. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa. c) Obtención de documentación e información: 1. Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”. 2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261. 3. Localidad y código postal: 28046 Madrid. 4. Teléfono: 917 277 247. 5. Telefax: 917 277 047. 6. Correo electrónico: No. 7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”, Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos y en la web del Hospital Universitario “La Paz” www.hulp.es/proveedores 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: . PA 2012-0-7: 13 de enero de 2012. . PA 2012-0-13: 13 de enero de 2012. . PA 2012-0-18: 20 de enero de 2012. . PA 2012-0-22: 20 de enero de 2012. . PA 2012-0-23: 20 de enero de 2012. d) Números de expedientes: 2012-0-7, 2012-0-13, 2012-0-18, 2012-0-22 y 2012-0-23. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: . PA 2012-0-7. Material sanitario: Sellante quirúrgico y hemostáticos. . PA 2012-0-13. Implantes para cirugía vascular. . PA 2012-0-18. Material sanitario para cirugía extracorpórea. . PA 2012-0-22. Material laboratorio para realización de citología líquida. . PA 2012-0-23. Material laboratorio: Determinaciones analíticas por citometría de flujo. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Lote PA 2012-0-7: Tres. . Lote 1: Hemostático de gel de bovino enriquecido con trombina tópica, con más de 400 u.i. de trombina por ml. . Lote 2: Sellante quirúrgico sintético absorbible en hidrogel para zonas de sutura en cirugía torácica y cardiovascular y prevención de adherencias posquirúrgicas. . Lote 3: Hemostático absorbible de origen no animal, en polvo y partículas biocompatibles. Sin látex. Estéril. Lote PA 2012-0-13: Ocho. . Lote 1: Prot. recta de ptfe., de pared fina y 70 centímetros de longitud. No “soportaday”, con diámetros 6, 7 y 8 milímetros. Prot. cónica de ptfe., pared “standard” y no reforzado, de 40 centímetros, de diámetro 4-6 milímetros. . Lote 2: l Prótesis de dacron bifurcada en ángulo de 90° de longitud de 100 ´ 60 y de diámetros 8 y 10 milímetros de baja porosidad selladas con gelatina y enlazadas con rifampicina. l Prótesis de dacron bifurcadas de 45 centímetros de longitud, diámetros 12 ´ 6, 14 ´ 7, 16 ´ 8, 18 ´ 9, 20 ´ 10, 22 ´ 11 y 24 ´ 12 de baja porosidad, selladas con gelatina y enlazadas con rifampicina. l Prótesis de dacron rectas de 6, 7, 8 y 10 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud, de baja porosidad selladas con gelatina y enlazadas con rifampicina. . Lote 3: Prótesis de dacron rectas de 60 centímetros de longitud y diámetros 6 y 8 milímetros, de pared delgada con tejido de doble capa knitted y woven, soportadas en espiral y con recubrimiento de fluoropolímero. . Lote 4: Stent expandible con balón de cromo cobalto de 2, 2,5, 3, 3,5 y 4 milímetros de diámetro y entre 10 y 38 milímetros de longitud para guía de 0,014 y de 120 centímetros útiles de catéter. . Lote 5: Stent autoexpandible de acero. Diámetros: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 milímetros, de longitudes entre 20 y 60 milímetros para guía de 0,035 y de 75 centímetros útiles de catéter. . Lote 6: Stent de acero recubierto de tejido de baja porosidad de 6, 8, 10 y 12 milímetros de diámetro y de 20, 30, 50 y 70 milímetros de longitud, autoexplandible para guía de 0,035 y de 75 centímetros útiles de catéter. . Lote 7: Stent autoexpandible de nitinol de entre 5 y 14 milímetros de diámetro para guía de 0,035 y de 135 centímetros útiles de catéter guía para introductor de 6 french. (sector iliofemoral). . Lote 8: Stent autoexpandible de nitinol de entre 4 y 8 milímetros de diámetro para guía de 0,035 y de 130 centímetros útiles de catéter guía para introductor de 6 french. y con sistema de liberación triaxial. (sector femoro-popliteo). Lotes PA 2012-0-18: Treinta. . Lote 1: Set cardioplejia hemática 4/1.c/intercambiador de calor 25 cc. Sistema de medida de presión. Sistema de purga con válvula de seguridad. Toma de temperatura. Sistema de solución cristaloide c/toma de aire. Llave en intercambiador de purga rápida y válvula seguridad. . Lote 2: Equipo circulación extracorpórea adulto, dos bandejas separadas cubiertas de doble bolsa, estériles p/campo y bomba. . Lote 3: Set de circulación extracorpórea heparinizado. . Lote 4: Oxigenador infantil de membrana. . Lote 5: Oxigenador pediátrico de membrana. . Lote 6: Filtro de línea arterial heparinizado de hasta 2,5 litros/m. . Lote 7: Cánula venosa 36 fr p/drenaje, 41,3 centímetros longitud aprox. c/refuerzo de alambre. Ocho orificios laterales. Punta tipo “lighthouse”. . Lote 8: Cánula venosa 32 fr p/drenaje, 41,3 centímetros longitud aprox. c/refuerzo de alambre. Ocho orificios laterales. Punta tipo “lighthouse”. . Lote 9: Equipo cardioplejia hemática. . Lote 10: Cánula aspiración ventrículo izquierdo acodada de 8 a 13 fr con toma de aire en la conexión. . Lote 11: Cánula venosa maleable anillada, de 10 a 30 fr fabricada en pvc. . Lote 12: Hemoconcentrador infantil heparinizado c/líneas para cirugía extracorpórea y muf. . Lote 13: Adaptador con sistema en “y” constituido por terminal para conectar una línea de 1/4 o 3/16 de diámetro interno, otro terminal c/conector luer hembra y un conector luer macho. En cada una de las ramas llevará un clamp codificado por colores (azul y rojo). . Lote 14: Filtro línea arterial heparinizado hasta 2,5 litros/minuto. . Lote 15: Paquete de oxigenación heparinizado. . Lote 16: Cánula retroplejia de poliuretano 14 fr. Balón rugoso autoinfable de baja presión, 18 milímetros de longitud y 12² aproximadamente. Con estilete maleable. Punta distal con múltiples orificios. . Lote 17: Cánula arterial anillada punta recta reforzada 20 fr c/tapón poroso de purga. . Lote 18: Cánula cava única con refuerzo distal y proximal. Calibres: 28/36 y 32/40 fr. . Lote 19: Aguja de raíz aorta 11 fr con línea aspiración. . Lote 20: Oxigenador membrana adulto p/intervenciones de alto riesgo. . Lote 21: Oxigenador membrana adulto p/intervenciones de riesgo normal y medio. . Lote 22: Cánula venosa acodada, anillada de 12 a 20 fr. Terminada en bisel. Pala corta y rígida. PVC, 35,6 centímetros longitud. . Lote 23: Organizador de tubos en campo quirúrgico, p/circulación extracorpórea. . Lote 24: Equipo tubos circulación extracorpórea para cirugía neonatal. . Lote 25: Cánula arterial reforzada pediátrica de acceso femoral, de 6 a 16 fr. 22 centímetros de longitud, con luer look y fiador. . Lote 26: Sistema para circulación extracorpórea. Biocompatible. . Lote 27: Cánula p/perfusión de cardioplejia en raíz de aorta. De 4-7 fr pediátrica. Longitud aprox. 6,4 centímetros con aguja introductora de acero inoxidable. . Lote 28: Cánula perfusión “ostium” coronario punto 15 fr (2,7 milímetros) a 27 fr (9 milímetros) moldeable con balón cónico autoinflable o equivalente. . Lote 29: Trazador cardioblate para ablación quirúrgica unipolar. . Lote 30: Juego de bomba centrimag vad, contiene una bomba centrífuga magnética levitante portátil, una cánula “inlet” para la recepción de sangre, una cánula “outlet” para la emisión de sangre, una circuito de cebado. Lotes PA 2012-0-22: Uno. . Lote 1: l Filtro para muestra ginecológica. Transparente. Un solo uso. Para procesador de citología líquida. l Portaobjetos p/muestra ginecológica-no ginecológica, tratados con calcio. Para procesador de citología líquida. l Solución mucolítica para procesador de citología líquida. l Vial para toma de citología vaginal ginecológica con solución conservadora tamponada a base de metanol. l Kit compuesto por espátula de plástico y cepillo endocervical para toma de citología vaginal. Lotes PA 2012-0-23: Uno. . Lote 1: l Determinación de antígeno de superficies (anticuerpo monoclonal ligado a fluoresceína, ficoeritrina o percp). l Determinación de la medida de generación del anión superóxido. l Determinación de la medida de fagocitosis de “Escherichia Coli”. l Determinación de antígeno de superficies (anticuerpo monoclonal ligado a APC). l Determinación de antígeno de superficies (anticuerpo monoclonal ligado a apc-cy7, apc-h7, pe-cy7, horizon v450/pacific-blue y horizon v500. d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”. 1. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261. 2. Localidad y código postal: 28046 Madrid. e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: . PA 2012-0-7, 2012-0-13 y 2013-0-18: Veinticuatro meses. . PA 2012-0-22 y 2012-0-23: Treinta y seis meses. g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): … i) CPV (referencia de nomenclatura): . PA 2012-0-7: 33140000. . PA 2012-0-13: 33184100. . PA 2012-0-18: 33160000. . PA 2012-0-22: 33698100. . PA 2012-0-23: 33696500. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: . PA 2012-0-7: 834.545,56 euros. . PA 2012-0-13: 803.110 euros. . PA 2012-0-18: 874.085,92 euros. . PA 2012-0-22: 331.286,055 euros. . PA 2012-0-23: 244.467,87 euros. 5. Presupuesto base de licitación: . PA 2012-0-7: 409.686 euros. . PA 2012-0-13: 394.254 euros. . PA 2012-0-18: 429.096,72 euros. . PA 2012-0-22: 210.464,08 euros. . PA 2012-0-23: 155.309 euros. 6. Garantías exigidas: . Provisional: No procede. . Definitiva: Ver punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación: No procede. b) Solvencia económica y financiera: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Solvencia técnica y profesional: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Otros requisitos específicos: d) Contratos reservados: 8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: . PA 2012-0-7: 13 de enero de 2012. . PA 2012-0-13: 13 de enero de 2012. . PA 2012-0-18: 20 de enero de 2012. . PA 2012-0-22: 20 de enero de 2012. . PA 2012-0-23: 20 de enero de 2012. b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No. c) Lugar de presentación: 1. Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “La Paz” (planta sótano del Hospital Maternal). 2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261. 3. Localidad y código postal: 28046 Madrid. d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No. e) Admisión de variantes, si procede: No. f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas. 9. Apertura de ofertas: a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor. b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261, sala juntas Suministros, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”. c) Localidad y código postal: 28046 Madrid. d) PA 2012-0-7. Fecha: 1 de febrero de 2012. Hora: A las diez y veinte. PA 2012-0-13. Fecha: 1 de febrero de 2012. Hora: A las diez y treinta. PA 2012-0-18. Fecha: 8 de febrero de 2012. Hora: A las diez. PA 2012-0-22. Fecha: 8 de febrero de 2012. Hora: A las diez y veinte. PA 2012-0-23. Fecha: 8 de febrero de 2012. Hora: A las diez y treinta. a) Descripción: Proposiciones económicas. e) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261, sala juntas Suministros, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”. f) Localidad y código postal: 28046 Madrid. g) PA 2012-0-7. Fecha: 8 de febrero de 2012. Hora: A las nueve y cincuenta. PA 2012-0-13. Fecha: 8 de febrero de 2012. Hora: A las diez. PA 2012-0-18. Fecha: 15 de febrero de 2012. Hora: A las nueve y cuarenta. PA 2012-0-22. Fecha: 15 de febrero de 2012. Hora: A las nueve y cincuenta. PA 2012-0-23. Fecha: 15 de febrero de 2012. Hora: A las diez. Actualizaciones de fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital (www.hulp.es/proveedores). 10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por publicación de anuncios en los boletines oficiales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y “Boletín Oficial del Estado”, según corresponda) y cuyo importe máximo se estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudicatario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al órgano de contratación el justificante de haber realizado correctamente el pago. 11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: . PA 2012-0-7: 15 de diciembre de 2011. . PA 2012-0-13: 15 de diciembre de 2011. . PA 2012-0-18: 15 de diciembre de 2011. . PA 2012-0-22: 15 de diciembre de 2011. . PA 2012-0-23: 15 de diciembre de 2011. 12. Otras informaciones: … Madrid, a 14 de diciembre de 2011..El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo. (01/36/12)