BOCM-20241220-27
Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO
2024/12/20
2024/12/18

Convocatoria contrato – Anuncio de 18 de diciembre de 2024, por el que se convoca la licitación para la contratación del acuerdo marco para los trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de ascensores. (Expediente 6012400437)
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
5
5
303
I. COMUNIDAD DE MADRID
https://bocm.es/bocm-20241220-27
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/20/BOCM-20241220-27.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/20/BOCM-20241220-27.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/20/BOCM-20241220-27.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/20/BOCM-20241220-27.epub
I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
METRO DE MADRID, S. A.
ANUNCIO
I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS METRO DE MADRID, S. A. 27ANUNCIO de 18 de diciembre de 2024, por el que se convoca la licitación para la contratación del acuerdo marco para los trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de ascensores. (Expediente 6012400437). 1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información: a) Organismo: Metro de Madrid, S. A. . Dirección: Avda. de Asturias, número 4, 28029 Madrid. . NIF: A28001352. . Código NUTS: ES300. . Teléfono: +34 913 798 800. . Dirección de Internet: www.metromadrid.es b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o exclusivos. Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses. c) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Servicios Corporativos. Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es d) Obtención de documentación e información: . Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para servicios de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de Ascensores. c) Número de expediente: 6012400437. d) División por lotes y número de lotes: Sí; número lotes: 4. . Lote 1: Acuerdo Marco para trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de Ascensores marca Kone. . Lote 2: Acuerdo Marco para trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de Ascensores marca Otis. . Lote 3: Acuerdo Marco para trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de Ascensores marca TKE. . Lote 4: Acuerdo Marco para trabajos de reacondicionamiento, mejora ante filtraciones y de monitorización de Ascensores marca Schindler + Fain. Número de lotes a los que se puede presentar ofertas: 4. Número de lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador: 4. e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A. Código NUTS: ES30. f) Plazo de ejecución/duración: Cuarenta y ocho (48) meses comenzando su vigencia desde el día siguiente a su formalización, no siendo susceptible de prórroga. g) Admisión de prórroga: No. h) CPV: 50750000-7 Servicio de mantenimiento de ascensores. i) Compra pública innovadora: No. 3. Valor estimado del contrato: 2.025.000,00 euros (IVA no incluido): . Lote 1: 465.000,00 euros. . Lote 2: 395.000,00 euros. . Lote 3: 1.045.000,00 euros. . Lote 4: 120.000,00 euros. 4. Presupuesto base de licitación: No procede para Acuerdos Marco. 5. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): Sí. d) Número máximo de operadores económicos que van a resultar adjudicatarios: Serán adjudicatarias del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes un máximo de 6 empresas que coincidirá con las 6 empresas que obtengan una mayor puntuación en los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación, siempre que superen el límite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27 de dicho Pliego. e) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. f) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio. . Criterios económicos: 70 puntos. . Criterios cualitativos: 30 puntos. Evaluables mediante juicio de valor: 10 puntos. Evaluables mediante aplicación de fórmulas: 20 puntos. El Acuerdo Marco se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación. g) Subasta electrónica: No. h) Posibilidad de subcontratar: No. i) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos de la Unión: No. 6. Requisitos específicos del contratista: a) Habilitación empresarial o profesional: Sí, conforme a los criterios establecidos en el apartado 23 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación. b) Situación económica y financiera: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación. c) Capacidad técnica y profesional: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación. d) Condiciones de ejecución del contrato: las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación. 7. Garantías exigidas: a) Provisional: No procede para acuerdo marco. b) Definitiva: No procede para acuerdo marco. c) Complementaria: No procede para acuerdo marco. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 31 de enero de 2025. b) Modalidad de presentación: . Licitación electrónica: Sí. Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las licitaciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos y resto de documentación que componen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas. Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada Empresa que haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la aplicación electrónica. Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que previamente haya designado el licitador como persona de contacto y Metro de Madrid, S. A. haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto mediante la validación de su certificado de identidad electrónica. Según la Ley de firma electrónica 59/2003, Metro de Madrid, Sociedad Anónima no es responsable del uso que se vaya a dar de ese certificado, recayendo esta en el titular del mismo. c) Lugar de presentación: . Dirección electrónica: https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas d) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse en otro idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua. e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede. f) Admisión de variantes, si procede: No. g) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses. 9. Apertura de ofertas: No procede. La apertura de ofertas de la licitación se realizará de forma electrónica mediante su publicación en el Perfil de Contratante del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya realizado. 10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicación será proporcional, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación. 11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 19 de diciembre de 2024. 12. Procedimiento de recurso: . Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del Libro I del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, se podrá interponer reclamación en materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Plaza de Chamberí, número 8, 5.a planta, 28010 Madrid. Teléfono 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org . Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer reclamación en materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en los términos previstos en su artículo 121. . Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de la reclamación en materia de contratación: Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. C/ Maudes, número 17, 28003 Madrid. Teléfono 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org Madrid, a 18 de diciembre de 2024..La Responsable del Servicio de Ejecución de Contratos, Elena de la Iglesia Toribios. (01/21.086/24)