BOCM-20250620-50
Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR
RESOLUCIÓN
2025/06/20
2025/05/27

Autorización instalación eléctrica – Resolución de 27 de mayo de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sobre autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de una línea aérea de 15 kV ubicada en calle La Marañosa, sin número, en el término municipal de Getafe, solicitado por UFD Distribución Electricidad, S. A. Número expediente: 2022P31 - 14-0141-00031.3/2022
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
9
9
146
I. COMUNIDAD DE MADRID
https://bocm.es/bocm-20250620-50
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/20/BOCM-20250620-50.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/20/BOCM-20250620-50.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/20/BOCM-20250620-50.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/20/BOCM-20250620-50.epub
I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR
RESOLUCIÓN
I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR 50RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sobre autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de una línea aérea de 15 kV ubicada en calle La Marañosa, sin número, en el término municipal de Getafe, solicitado por UFD Distribución Electricidad, S. A. Número expediente: 2022P31 - 14-0141-00031.3/2022. ANTECEDENTES DE HECHO Primero Con fecha 25 de enero de 2022 y referencia 05/217532.9/22 tiene entrada en esta Dirección General escrito de UFD Distribución Electricidad, S. A., en el que se solicita la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la instalación referenciada, al que se acompaña proyecto de ejecución firmado en fecha 25 de febrero de 2020 por José I. Mielgo Gimeno con número de colegiado 19716 del COIIM. Con fecha 16 de mayo de 2024 se reciben igualmente anexos de modificaciones al proyecto, firmados por el citado proyectista. Segundo Con fecha 29 de noviembre de 2022 y ref. 10/941827.9/22 a la vista del informe técnico del Área de Evaluación Ambiental elevado por la Subdirección General de Impacto Ambiental, se emite informe de la extinta Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid (SEA 9.51/22), en el que se resuelve la no necesidad de tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental establecidos en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y sujeto a la disposición por parte del titular del informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Con fecha 12 de abril de 2023 se recibe en esta Dirección General un escrito de la Subdirección General de Patrimonio Histórico, en el que se expone la necesidad por parte del titular del proyecto de la realización de un estudio de afecciones. Con fecha 20 de enero de 2025 se recibe de nuevo en esta Dirección General un escrito de la Subdirección General de Patrimonio Histórico en el que autorizan al titular la realización del estudio documental y el control arqueológico de los movimientos de tierra generados por la ejecución del proyecto en cuestión, aceptados por el titular. Tercero Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al trámite de información pública que figura en el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, mediante Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de una línea aérea de 15 kV, en calle La Marañosa, sin número, en el término municipal de Getafe, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S. A. (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 80, de 4 de abril de 2025). Cuarto De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se ha dado traslado de las separatas del proyecto a las distintas Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicios de interés general afectadas: Ayuntamiento de Getafe, Canal Isabel II, Confederación Hidrográfica del Tajo y Telefónica. Con fechas 15 de marzo de 2022 y 26 de septiembre de 2022 tienen entrada en esta Dirección General los escritos de Telefónica y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, respectivamente, en el que se indican una serie de condicionantes y procedimientos a cumplir. Con fecha 19/05/2023 UFD Distribución Electricidad, S. A., nos remite escritos en el que se comunica la aceptación de todos los puntos indicados en los informes de dichos organismos. Habiéndose cumplido el plazo de treinta días concedido, no se ha recibido contestación del resto de los organismos indicados. Quinto En la tramitación de este expediente se han observado las formalidades legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero La competencia de esta Dirección General de Transición Energética y Economía Circular para resolver la cuestión planteada viene determinada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio, de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas, el Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, para la simplificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones eléctricas de alta tensión, la Orden de 31 de enero de 2011 por la que se aprueban los modelos y formularios para la presentación de proyectos de alta tensión, el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía de suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid y el Decreto 19/2008, de 13 de marzo, que la desarrolla, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 223/2008 y el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado mediante Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. Segundo Del examen de la documentación que obra en el expediente se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los requisitos establecidos en la normativa citada, así como los demás de general y pertinente aplicación, por lo que esta Dirección General de Transición Energética y Economía Circular en el uso de sus atribuciones legalmente establecidas. RESUELVE Primero Autorizar a UFD Distribución Electricidad, S. A., la modificación de una línea aérea de 15 kV en calle La Marañosa, sin número, del término municipal de Getafe, cuyas características y ubicación .en coordenadas UTM referidas al huso 30. son:
Se desmontarán 543 m de línea y 4 apoyos. Segundo Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas en el párrafo anterior con arreglo a las siguientes condiciones: 1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cumpliendo las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes. 2. El plazo de ejecución de la instalación será de 24 meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, advirtiéndole que si transcurrido dicho plazo no hubiera sido presentada la solicitud del acta de puesta en servicio, acompañada de la documentación establecida en el Anexo I del Decreto 70/2010, se producirá la caducidad de la aprobación del proyecto, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar, por causas justificadas, ampliación del plazo establecido. 3. La documentación a presentar con la solicitud de acta de puesta en servicio deberá incluir declaración responsable en la que el solicitante certifique que dispone de las oportunas concesiones, autorizaciones o permisos de Administraciones, organismos o empresas de servicios de interés general que puedan verse afectados por la instalación, en los bienes y derechos a su cargo. Tercero La presente autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución se concede sin perjuicio de las obligaciones del titular de disponer de las autorizaciones, licencias, informes favorables, aprobaciones o concesiones que fuese necesario obtener de otros organismos oficiales competentes o de terceros y, en particular, el informe favorable de la Subdirección General de Patrimonio Histórico y de lo exigido por la ordenación urbanística; así como del cumplimiento por parte del titular de otras obligaciones con los propietarios de locales y terrenos. Cuarto Se deberán cumplir las condiciones expresadas en el informe emitido por la extinta Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid citado en los antecedentes de hecho (SEA 9.51/22). Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de su notificación ante el Viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid conforme al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mediante este acto se notifica al interesado la resolución adoptada en el procedimiento de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Madrid, a 27 de mayo de 2025..La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu. (02/9.257/25)