BOCM-20250630-41
Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE SANIDAD
ORDEN
2025/06/30
2025/06/11

Autorización centros sanitarios – Orden 987/2025, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se renueva la autorización de funcionamiento de centros sanitarios adscritos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
8
8
154
I. COMUNIDAD DE MADRID
https://bocm.es/bocm-20250630-41
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/30/BOCM-20250630-41.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/30/BOCM-20250630-41.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/30/BOCM-20250630-41.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/06/30/BOCM-20250630-41.epub
I. COMUNIDAD DE MADRID
C) Otras Disposiciones
CONSEJERÍA DE SANIDAD
ORDEN
I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones CONSEJERÍA DE SANIDAD 41ORDEN 987/2025, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se renueva la autorización de funcionamiento de centros sanitarios adscritos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, establece que la autorización sanitaria de funcionamiento será concedida por la comunidad autónoma correspondiente, debiendo ser renovada con la periodicidad que establezca cada comunidad, tras la comprobación de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios cumplen con los requisitos establecidos para la adecuada realización de sus funciones. El Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, establece el ámbito de aplicación y la obligación de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios cuenten con autorización administrativa de funcionamiento que les faculte para el ejercicio de su actividad. Mediante Decreto 205/2023, de 19 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, el período de validez de la renovación de la autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios se fijó en ocho años. Sin embargo, conforme establece la disposición transitoria tercera.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la citada norma reglamentaria continuarían rigiéndose por la normativa anterior. De este modo, habiéndose iniciado el procedimiento de renovación de los centros relacionados en el anexo de esta orden con anterioridad al 26 de julio de 2023, fecha de comienzo de la vigencia del meritado decreto, debe aplicarse el período de validez de la renovación aplicable a la fecha de incoación del correspondiente procedimiento, esto es, cinco años. La Orden 1158/2018, de 7 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan los requisitos técnico generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid, establece las condiciones concretas que han de cumplir este tipo de centros. La Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, sin perjuicio de los controles de calidad internos de cada establecimiento, ha comprobado mediante las correspondientes diligencias y actuaciones inspectoras que los centros sanitarios adscritos a la Consejería de Sanidad que se relacionan en el anexo de esta orden, cumplen las condiciones y requisitos exigibles en la legislación vigente para su renovación. Actuaciones que quedan documentadas debidamente en los expedientes relativos a cada uno de los centros sanitarios objeto de la presente orden. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 51/2006, de 15 de junio, y una vez cumplidos los trámites de comprobación y verificación, la Consejera de Sanidad, DISPONE Primero Renovar la autorización de funcionamiento de los centros sanitarios adscritos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se relacionan en el anexo de la presente orden. Segundo La renovación tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha de publicación de esta orden. Tercero La renovación será objeto de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid. De conformidad con el artículo 21.a) del Decreto 51/2006, de 15 de junio, los centros tienen la obligación de exhibir en lugar visible al público el documento acreditativo de la autorización de funcionamiento y de inscripción en el mencionado registro. Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o bien directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Madrid, a 11 de junio de 2025. La Consejera de Sanidad, FÁTIMA MATUTE TERESA ANEXO CS7367..Centro de Salud San Carlos..Sito en la calle Alarcón, número 10 (entrada por calle Xavier Cabello Lapiedra, número 1). 28200 San Lorenzo de El Escorial..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de Salud de Atención Primaria con las unidades de Medicina general/de familia (U1), Enfermería (U2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona)(U3),Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS2041..Centro de Salud Párroco Julio Morate..Sito en la calle Párroco Julio Morate, número 3, 28045 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de Salud de Atención Primaria con las unidades de Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Atención sanitaria domiciliaria (U66), Obtención de muestras (U 72). CS9144..Centro de Salud María Jesús Hereza..Sito en la calle Jesús Miguel Haddad Blanco, número 2, 28914 Leganés..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de Salud de Atención Primaria con las unidades de Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Atención sanitaria domiciliaria (U66), Obtención de muestras (U 72). CS0175..Centro de Salud El Bercial..Sito en la avenida del Parque, sin número, 28005 Getafe..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades de Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS0501..Centro de Salud Almendrales..Sito en la calle de Visitación, número 5, 28026 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades de Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Fisioterapia (U.59), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS0545..Centro de Salud Navalcarnero..Sito en la calle Doctora, número 10, 28600 Navalcarnero..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades de Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Fisioterapia (U.59), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS0547..Centro de Salud Pinto..Sito en la calle de Marqués, sin número, 28320 Pinto..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Fisioterapia (U.59), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS0581..Centro de Salud Benita de Ávila..Sito en la calle Benita de Ávila, número 26, 28043 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades U.1 Medicina general/de familia, U.2 Enfermería, U.3 Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona), U.5 Vacunación, U.20 Pediatría, U.44 Odontología/Estomatología, U.64 Cirugía menor ambulatoria, U.66 Atención sanitaria domiciliaria y U.72 Obtención de muestras. CS0725..Centro de Salud Arganda del Rey..Sito en calle Molino, sin número, 28500 Arganda del Rey..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Fisioterapia (U.59), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS0878..Centro de Salud Comillas..Sito en la calle Eduardo Marquina, número 33, 28019 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS1184..Centro de Salud Orcasur..Sito en la calle Arenas del Rey, sin número, 28041 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS1477..Centro de Salud Puerta Bonita..Sito en la calle Alegría, número 24, 28025 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS2901..Centro de Salud Canillejas..Sito en la calle Boltaña, número 5, 28022 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72) CS6706..Consultorio Palma Norte..Sito en la calle Palma, número 54, c/v calle Norte, número 19, 28015 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.2 Consultorio de atención primaria con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5) y Atención sanitaria domiciliaria (U.66). CS7201..Centro de Salud Ventura Rodríguez..Sito en la calle Ventura Rodríguez, número 7, 28008 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y U.72 Obtención de muestras. CS7246..Consultorio Quijorna..Sito en la calle San Antonio, número 4, 28693 Quijorna..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.2 Consultorio de atención primaria con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS7465..Centro de Salud Condes de Barcelona..Sito en calle Ronda, número 10, 28660 Boadilla del Monte..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66), Psicología Clínica (U.70), Obtención de muestras (U.72). CS9552..Centro de Salud Ramón y Cajal..Sito en calle Jabonería, número 67, 28921 Alcorcón..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS9634..Centro de Salud Barcelona..Sito en calle Barcelona, número 31, 28937 Móstoles..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Odontología/Estomatología (U.44), Cirugía menor ambulatoria (U.64), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS6028..Unidad de Fisioterapia Chamartín..Sito en la calle Uruguay, número 9, 28016 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.2 Consulta de otros profesionales sanitarios con la unidad Fisioterapia (U.59). CS10803..Consultorio Fuentidueña de Tajo..Sito en calle Boleo, número 9, 28597 Fuentidueña de Tajo..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.2 Consultorio de atención primaria con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Vacunación (U.5), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS14480..Centro de Salud Núñez Morgado..Sito en la calle de Núñez Morgado, número 4, 28036 Madrid..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.1 Centro de salud con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20), Atención sanitaria domiciliaria (U.66) y Obtención de muestras (U.72). CS14967..Consultorio Casarrubuelos..Sito en calle Ciudad Real, número 3, 28977 Casarrubuelos..Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento para un C.2.3.2 Consultorio de atención primaria con las unidades Medicina general/de familia (U.1), Enfermería (U.2), Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) (U.3), Vacunación (U.5), Pediatría (U.20) y Atención sanitaria domiciliaria (U.66). (03/9.935/25)